From 3e166f6101bfdbf29c43ecbf5076358ae41d94e6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Dominik Riebeling <Dominik.Riebeling@gmail.com>
Date: Tue, 2 Dec 2008 23:12:39 +0000
Subject: Recent LaTeX comes with utf8 support called "utf8", while "utf8x" is
 the older one that has to be installed separately so don't use that anymore.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@19307 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/preamble.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/preamble.tex')

diff --git a/manual/preamble.tex b/manual/preamble.tex
index ca89267..07a13fa 100644
--- a/manual/preamble.tex
+++ b/manual/preamble.tex
@@ -20,7 +20,7 @@
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 \documentclass[a4paper,11pt]{scrreprt}
-\usepackage[utf8x]{inputenc}
+\usepackage[utf8]{inputenc}
 % This manual used to use Palatino as font. This caused issues with small caps
 % (textsc), so do not use that font as default one anymore.
 
-- 
cgit v1.1

