From eef96946e1e962473e9049005eec2b2d0b2f8463 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Dominik Riebeling <Dominik.Riebeling@gmail.com>
Date: Sat, 7 Apr 2007 22:48:11 +0000
Subject: WPS tags: The player doesn't have peak meters. Fix a glitch in \nopt
 which introduced a stray protected space.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@13061 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/preamble.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/preamble.tex')

diff --git a/manual/preamble.tex b/manual/preamble.tex
index 99dfb2f..6db6e53 100644
--- a/manual/preamble.tex
+++ b/manual/preamble.tex
@@ -288,7 +288,7 @@
 \newcommand{\optnvalue}{0}
  \newcommand{\nopt}[2]{%
    \renewcommand{\optnvalue}{0}\opt{#1}{\renewcommand{\optnvalue}{1}}%
-   \ifthenelse{\optnvalue > 0}{}{#2}
+   \ifthenelse{\optnvalue > 0}{}{#2}%
  }
 
 % Use the reference to handle get a flexible reference command
-- 
cgit v1.1

